%
% at.tex
% Last Update: $Id$
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kapitel AT %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\chapter{AT Daemon}
\marklabel{MENUSYSTEMAT}{}
\index{AT}

\section{Allgemein}

    \glqq{}AT\grqq{} Verz"ogerte Kommandoausf"uhrung und
    Stapelverarbeitung

    At und batch lesen Shell-Kommandos von der Standardeingabe
    und speichern diese als Jobs, die dann zur angegebenen Zeit
    ausgef"uhrt werden.

\section{Das Men"u im Setup-Programm}

    Das Men"u im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

    \mbox{}

    \begin{tabular}{llll}
    & 1. &  System administration
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{1cm}llll}
    & x. &  Job scheduler administration
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{2cm}llll}
    & x. &  AT administration
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{3cm}llll}
    & 1. &  View documentation \\
    & 2. &  Edit configuration \\
    & 3. &  Advanced configuration file handling \\
    & 4. &  Show status \\
    & 5. &  Stop service \\
    & 6. &  Start service \\
    \end{tabular}

    \mbox{}


\section{Die "Anderung der Konfiguration}

    Die Konfiguration wird "uber den Men"upunkt \glqq{}Edit configuration\grqq{}
    ge"andert.

\section{Die Konfigurationsdatei}

    In der Konfigurationsdatei, welche "uber das Men"u zug"anglich ist,
    sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will,
    findet sie unter \\
    \texttt{/etc/config.d/atd}.


\section{Die Parameter}

\begin{description}

\config{START\_ATD}
{START\_ATD}
{STARTATD}
{
    F"ur die Aktivierung dieser Konfiguration muss diese Variable lediglich
    auf den Wert 'yes' gestellt werden. Die Einstellung 'no' schaltet die
    Aktivierung dieser Konfiguration ab.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{START\_ATD='no'}
}


\config{ATD\_BATCH\_INTERVAL}
{ATD\_BATCH\_INTERVAL}
{ATDBATCHINTERVAL}
{
    Definiert das Mindestintervall in Sekunden zwischen dem Start von zwei
    Batch-Jobs (60 Standard).

    G"ultige Werte: leer, Sekunden

    Standardeinstellung: \texttt{ATD\_BATCH\_INTERVAL='{}'}
}


\config{ATD\_LOADAVG}
{ATD\_LOADAVG}
{ATDLOADAVG}
{
    Gibt einen begrenzenden Lastfaktor an, "uber den Batch-Jobs nicht
    hinausgehend ausgef"uhrt werden sollten, statt der Kompilierzeit-Wahl
    von 0.8. Dieser Wert multipliziert mit der Anzahl der CPUs im
    Vergleich zu /proc/loadavg, weil loadavg eine Summe "uber alle
    Prozessoren unter Linux ist.

    G"ultige Werte: leer, Faktor

    Standardeinstellung: \texttt{ATD\_LOADAVG='{}'}
}

\end{description}

\jump{MENUSYSTEMSCHEDULER}{Zur"uck zum Men"u: Job scheduler administration}
