%
% dhcpd_pxe_diag.tex
% Last Update: $Id$
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kapitel DHCPD_PXE_DIAG %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\chapter{DHCP Server Plugin: System Diagnostics via PXE}
\index{DHCPD\_PXE\_DIAG}

\section{Copyrights}

    Die in diesem Paket enthaltene Bestandteile des Syslinux Projekts
    unterliegen der
    \link{http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html}{GNU General Public License}
    Version 2 oder aktueller.


\section{Einleitung}


    Dieses Paket nutzt die Plugin-Schnittstelle des \glqq{}DHCP Server\grqq{}
    Pakets und f"ugt ein paar Diagnosetools dem PXE Men"u hinzu.

    Dies sind im einzelnen:

    \begin{itemize}
    \item \link{https://wiki.syslinux.org/wiki/index.php?title=Hdt\_(Hardware\_Detection\_Tool)}{Hardware Detection Tool} (hdt)
    \item \link{https://wiki.syslinux.org/wiki/index.php?title=Read-Only\_SHell(rosh.c32)}{ ReadOnly Shell} (rosh)
    \item \link{http://www.memtest.org}{memtest86+}
    \end{itemize}



\section{Das Men"u im Setup-Programm}

    Das Men"u im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

    \mbox{}

    \begin{tabular}{llll}
    & 4. &  Service administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{1cm}llll}
    & x. &  DHCP Server  \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{2cm}llll}
    & x. &  DHCP Server Plugins \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{3cm}ll}
    & x. & System Diagnostics via PXE \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{4cm}ll}
    & 1. & View documentation \\
    \end{tabular}

    \mbox{}



\section{Die Konfiguration}

    F"ur dieses Plugin ist keine eigene Konfiguration vorgesehen. Das Plugin
    muss lediglich in der Konfiguration des DHCP Servers aktivert werden.
    Dazu ist (im Men"u des DHCP Servers) im Untermen"u
    \glqq{}DHCP Server Plugins\grqq{}
    der Men"upunkt \glqq{}Plugin activation\grqq{} zu w"ahlen und dort das
    Plugin zu aktivieren.

    \mbox{}

    \begin{tabular}{p{2cm}llll}
    & x. &  DHCP Server Plugins \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{3cm}ll}
    & x. & System Diagnostics via PXE \\
    \end{tabular}

    \mbox{}

\section{Die Parameter}


\begin{description}

\config{DHCPD\_PLUGIN\_PXE\_DIAG}
{DHCPD\_PLUGIN\_PXE\_DIAG}
{DHCPDPLUGINPXEDIAG}
{
    Hier kann das DHCP Server Plugin \glqq{}System Diagnostics via PXE\grqq{}
    aktiviert werden. Dazu ist dieser Wert auf 'yes' zu setzen.

    G"ultige Werte: yes,no

    Standardeinstellung: \texttt{DHCPD\_PLUGIN\_PXE\_DIAG='no'}
}

\end{description}
