%
% environment.tex
% Last Update: $Id$
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kapitel environment %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\chapter{Environment}
\marklabel{SYSTEMBASEENVIRONMENT}{}
\index{ENVIRONMENT}

\section{Allgemein}

    Der Men"upunkt \glqq{}Environment administration\grqq{} "offnet die
    Konfigurationsdatei \glqq{}environment\grqq{}. Somit k"onnen die
    folgenden Einstellungen bearbeitet werden:
    \begin{enumerate}
        \item Verwendung eines systemweiten Proxyservers
        \item Ein Kennwort zu diesem Proxyserver (falls erforderlich)
        \item Den Systemeditor
        \item \dots
    \end{enumerate}


\section{Das Men"u im Setup-Programm}

    Das Men"u im Setup-Programm  ist wie folgt aufgebaut:

    \mbox{}

    \begin{tabular}{llll}
    & 1. &  System administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{1cm}llll}
    & x. &  Base administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{2cm}llll}
    & x. &  Environment administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{3cm}llll}
    & 1. &  View documentation \\
    & 2. &  Edit configuration \\
    & 3. &  Advanced configuration file handling \\
    \end{tabular}

    \mbox{}


\section{Die "Anderung der Konfiguration}

    Die Konfiguration wird "uber den Men"upunkt 'Edit configuration'
    ge"andert.


\section{Die Konfigurationsdatei}

    In der Konfigurationsdatei, welche "uber das Men"u zug"anglich ist,
    sind folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will,
    findet sie unter \\
    \texttt{/etc/config.d/environmet}.


\section{Die Parameter}


% Das kommt noch detailierter
\begin{description}

\config{EDITOR}
{EDITOR}
{EDITOR}
{
    Dieser Parameter stellt den Systemeditor ein.

    G"ultige Werte: Editor z.B 'joe' oder 'vi\{m\}'

    Standardeinstellung: \texttt{EDITOR='joe'}
}


\config{PAGER}
{PAGER}
{PAGER}
{
    Dieser Parameter stellt das Systemanzeigeprogramm ein.

    G"ultige Werte: 'less' oder 'more'

    Standardeinstellung: \texttt{PAGER='less'}
}


\config{MAX\_BACKUP\_CONFIG}
{MAX\_BACKUP\_CONFIG}
{MAXBACKUPCONFIG}
{
    Diese Variable definiert die Anzahl der \glqq{}alten\grqq{}
    Konfigurationen, die im System archiviert werden.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{MAX\_BACKUP\_CONFIG='10'}

}


\config{SCROLL}
{SCROLL}
{SCROLL}
{
    Einstellung des Men"uverhaltens im Classic Men"u.

    no:  Zeigt Seiten zum Bl"attern, wenn die Liste zu lang ist. \\
    yes: Zeigt eine lange Liste zum Manuellen scrollen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{SCROLL='no'}
}


\config{HTTP\_PROXY}
{HTTP\_PROXY}
{HTTPPROXY}
{
    Diese Variable beschreibt die Verwendung eines systemweiten
    Proxyservers.

    G"ultige Werte: leer  oder 'http\{s\}://proxy.lan.local:8080'

    Standardeinstellung: \texttt{HTTP\_PROXY='{}'}
}


\config{HTTP\_PROXY\_USER}
{HTTP\_PROXY\_USER}
{HTTPPROXYUSER}
{
    Falls der oben eingestellte Proxyserver eine Authentifizierung
    erfordert, so kann hier der Benutzername eingegben werden.
    (emtpy to disable auth)

    G"ultige Werte: leer, Name

    Standardeinstellung: \texttt{HTTP\_PROXY\_USER='{}'}
}


\config{HTTP\_PROXY\_PASSWD}
{HTTP\_PROXY\_PASSWD}
{HTTPPROXYPASSWD}
{
    Falls der oben eingestellte Proxyserver eine Authentifizierung
    erfordert, so kann hier das Kennwort eingegeben werden.

    G"ultige Werte: leer, Passwd

    Standardeinstellung: \texttt{HTTP\_PROXY\_PASSWD='{}'}
}

\end{description}

\jump{MENUSYSTEMBASE}{Zur"uck zum Men"u: Base administration}
