%
% geoipupdate-legacy.tex
% Last Update: $Id$
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kapitel goipupdate-legacy %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\chapter{GeoIPupdate legacy - Geolite2-Datenbanken}
\marklabel{GEOIPUPDATELEGACY}{}
\index{geoipupdate-legacy}

\section{Die Einleitung}

    \glqq{}GeoIPupdate-legacy\grqq{} stellt die GeoLite2 Datenbanken
    im alten 'x.dat' Format bereit. Einige Prgramme sind noch darauf
    angewiesen da sie das GeoLite2 Format 'x.mmdb' (noch) nicht
    unterst"utzen.

    Grunds"atzlich ist dieses Format veraltet (deprecated) und wird
    auch von MaxMind nicht mehr unterst"uzt.

    Um die freien GeoLite2-Datenbanken kostenlos herunter laden
    zu k"onnen, ist eine Registrierung erforderlich. Weitere Details
    hierzu finden sich auf der Seite von
    \link{https://dev.maxmind.com/geoip/geoip2/geolite2/}{MaxMind}.

    Die Zugriffsdaten werden im Paket \jump{GEOIPUPDATE}{geoipupdate}
    verwaltet und m"ussen da eingetragen sein.


\section{Das Men"u im Setup-Programm}


    Das Men"u im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

    \mbox{}

    \begin{tabular}{llll}
    & 4. &  Service administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{1cm}llll}
    & x. &  GeoIP update service \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{2cm}ll}
    & 6. & GeoIP Modules \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{3cm}ll}
    & x. & GeoIP legacy databases services \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{4cm}ll}
    & 1. & View documentation \\
    & 2. & Edit configuration \\
    & 3. & Advanced configuration file handling \\
    & 4. & Show schedule status \\
    & 5. & Update legacy databases manually \\
    \end{tabular}

    \mbox{}


\section{"Anderung der Konfiguration}


    Die Konfiguration wird "uber den Men"upunkt \glqq{}Edit configuration\grqq{}
    ge"andert.


\section{Die Konfigurationsdatei}


    In der Konfigurationsdatei, die "uber das Men"u zug"anglich ist, sind
    folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet
    sie unter \\
    \texttt{/etc/config.d/geoipupdate-legacy}


\section{Die Parameter}


\begin{description}

\config{START\_GEOIPUPDATE\_LEGACY}
{START\_GEOIPUPDATE\_LEGACY}
{STARTGEOIPUPDATELEGACY}
{
    Soll geoipupdate gestartet werden.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{START\_GEOIPUPDATE\_LEGACY='no'}
}


\config{GEOIPUPDATE\_LEGACY\_SCHEDULE\_TIME}
{GEOIPUPDATE\_LEGACY\_SCHEDULE\_TIME}
{GEOIPUPDATELEGACYSCHEDULETIME}
{
    Hier wird eingestellt, zu welchen Zeiten die Datenbanken aktualisert
    werden sollen.

% ausgegliedert da dieser Teil von vielen benutzt werden kann
% und nicht immer neu erfunden werden muss
\input{systemd_time_definition}

    Standardeinstellung: \texttt{GEOIPUPDATE\_LEGACY\_SCHEDULE\_TIME='*-*-1 01:25:00'}
}


\config{GEOIPUPDATE\_LEGACY\_STOP\_CLAMAV}
{GEOIPUPDATE\_LEGACY\_STOP\_CLAMAV}
{GEOIPUPDATELEGACYSTOPCLAMAV}
{
    Wenn das Update der GeoIP Legacy Datenbank mit 'MemoryError'
    scheitert, kann der CLAMAV Dienst vor"ubergehend angehalten
    werden. Nach dem update wird er automatisch wieder gestartet.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{GEOIPUPDATE\_LEGACY\_STOP\_CLAMAV='no'}
}


\end{description}
