%
% mini_httpd_packagestatus.tex
% Last Update: $Id: apache2_webalizer.tex 48100 2017-12-22 08:26:10Z hbfl $
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kapitel Mini_httpd_packagestatus %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\chapter{Das Mini\_HTTPD\_Packagestatus-Paket}

    Das Mini\_HTTPD\_Packagestatus-Paket erzeugt eine simple Weboberfl"ache,
    die innerhalb des Mini\_HTTPD-Service eine Liste aller installierten
    eisfair-Pakete darstellt.


\section{Die Installation}

    Das Paket wird "uber das Setup-Men"u installiert. Wird eine "altere
    Paketversion vorgefunden, so wird diese deinstalliert bevor die neuen
    Programmdateien installiert werden.


\section{Das Men"u im Setup-Programm}

    Das Mini\_HTTPD\_Packagestatus-Modulmen"u im Setup-Programm ist wie folgt
    aufgebaut:

    \begin{itemize}
        \item ...
        \item Goto modules: Zum Modulmen"u verzweigen
        \begin{itemize}
            \item ...
            \item Package Status - Show eisfair package status
            \begin{itemize}
                \item View documentation: Anzeigen der Dokumentation
                \item Exit: Untermen"u verlassen
            \end{itemize}
        \end{itemize}
        \item ...
        \item Exit: Untermen"u verlassen
    \end{itemize}

    Die Men"upunkte d"urften selbsterkl"arend sein, da sie keinerlei weitere
    Eingaben erwarten. Aus diesem Grund wird auf deren Funktion nicht weiter
    eingegangen.
