
% pcmcia.tex
% Last Update: $Id$

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kapitel PCMCIA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\chapter{Das PCMCIA-Paket}
\marklabel{PCMCIAADMIN}{}
\index{PCMCIA}


\section{Die Einleitung}
    \eisfair unterst"utzt PCMCIA, die Einbindung erfolgt "uber udev.


\section{Das Men"u im Setup-Programm}

    Das Men"u im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

    \mbox{}

    \begin{tabular}{lll}
    & x. & System administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{1cm}lll}
    & x. & Hardware administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{2cm}ll}
    & x. & PCMCIA administration\\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{3cm}ll}
    & 1. & View documentation \\
    & 2. & PCMCIA debug tools \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{4cm}rl}
    & 1. & ls \\
    & 2. & insert \\
    & 3. & eject \\
    & 4. & suspend \\
    & 5. & resume \\
    & 6. & reset \\
    & 7. & info \\
    & 8. & status \\
    & 9. & config \\
    &10. & ident \\
    \end{tabular}

    \mbox{}


\section{Die Konfiguration}

    Eine weitere Konfiguration ist hier nicht erforderlich.

\jump{MENUSYSTEMHARDWARE}{Zur"uck zum Men"u: Hardware administration}
