%
% phpmyadmin.tex
% Last update: $Id$
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kapitel phpMyAdmin %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\chapter{Das phpMyAdmin-Paket}
\index{phpMyAdmin}


\section{Die Einleitung}

    \glqq{}phpMyAdmin\grqq{} stellt eine WebOberfl"ache f"ur MariaDB/MySQL
    auf Basis PHP bereit, es lassen sich MariaDB/MySQL Datenbanken
    anlegen, bearbeiten und verwalten.

    Erforderlich sind daf"ur das \eisfair Paket 'Apache2' und PHP in der
    Version 'apache2\_php' oder 'php-fpm'.

    Die WebOberfl"ache unterst"utzt mehrere Sprachen..

    MariaDB/MySQL verf"ugt "uber eine eigene Benutzerverwaltung.

    phpMyAdmin wird auf \eisfair in verschiedenen Versionen bereitgestellt
    die auch zusammen installiert werden k"onnen.


    \begin{tabular}{llll}
    & \texttt{phpMyAdmin41}  & \pfeil & \texttt{MySQL-4.1 EOL} \\
    & \texttt{phpMyAdmin51}  & \pfeil & \texttt{MySQL-5.1 EOL} \\
    & \texttt{phpMyAdmin55}  & \pfeil & \texttt{MariaDB/MySQL-5.5 und neuer} \\
    & \texttt{phpMyAdmin100} & \pfeil & \texttt{MariaDB/MySQL-10.x und neuer} \\
 \end{tabular}



\section{Der Webzugriff}

    Das \eisfair phpMyAdmin Paket l"asst sich auf verschiedene Arten zur
    Benutzung konfigurieren.


    Der Zugriff kann "uber eine Subdomain \

    \texttt{http\{s\}://phpMyAdmin.meine.de}  \


    oder in eine bestehende Domain \

    \texttt{http\{s\}://www.meine.de/phpMyAdmin} \


    erfolgen. Es ist auch beides gleichzeitig m"oglich, also "uber die
    Subdomain und in der bestehenden Domain.

    Der https Zugriff f"ur die Subdomain wird "uber die \eisfair phpMyAdmin
    Konfiguration eingestellt, f"ur den https Zugriff in der bestehenden
    Domain muss das SSL Zertifikat von der Domain bereitgestellt werden.

    In der Konfiguration des Apache WebServers m"ussen keine Parameter
    Einstellungen vorgenommen werden.


\section{Die Konfiguration der Datenbank}

    Um phpMyAdmin nutzen zu k"onnen, muss ein Benutzer angelegt werden
    der Zugang zur Datenbank hat. Dabei gibt es verschiedene Varianten,
    je nachdem, ob der Webserver und die Datenbank auf demselben Host
    laufen oder nicht.

    Beispiele:

    Webserver und Datenbank laufen auf demselben Host:

    \begin{tabular}{ll}
     &  Der Benutzer muss Datenbankrechte auf 'localhost' haben. \\
    \end{tabular}


    Webserver und Datenbank laufen auf unterschiedlichen Hosts:

    \begin{tabular}{ll}
     &   Der Benutzer muss Datenbankrechte f"ur den Zugriff von \\
     &   seinem Host oder Netzwerk haben. \\
    \end{tabular}



\section{Das Men"u im Setup-Programm}

    Das Men"u im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

    \mbox{}

    \begin{tabular}{lll}
    & x. & Service administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{1cm}lll}
    & x. & Apache2 Webserver \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{2cm}lll}
    & x. & Configuration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{3cm}lll}
    & x. & Modules configuration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{4cm}lll}
    & x. & phpMyAdmin[100,55,51,41] administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{5cm}lll}
    & x. & View documentation \\
    & x. & Edit configuration \\
    & x. & Advanced configuration file handling \\
    & x. & Tools \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{6cm}lll}
    & x. & Create/Alter/Remove pma database \\
    & x. & Create pma controluser \\
     \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{5cm}lll}
    & x. & Logfile view (hat nur Inhalt bei Subdomain) \\
    & x. & \jump{PHPMYADMINWEBACCESS}{User handling for web access} \\
    \end{tabular}

    \mbox{}


\section{Die "Anderung der Konfiguration}

    Die Konfiguration kann "uber den Men"upunkt \glqq{}Edit
    configuration\grqq{} ge"andert werden.

\section{Die Konfigurationsdatei}

    In der Konfigurationsdatei, die "uber das Men"u zug"anglich ist, sind
    folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will, findet
    sie unter \\
    \texttt{/etc/config.d/phpmyadmin[100,55,51,41]}.

    \achtung{Es sind nicht in allen Versionen, alle Parameter verf"ugbar.}


\subsection{Allgemeine Einstellungen}


\begin{description}

\config{START\_PHPMYADMIN}
{START\_PHPMYADMIN}
{STARTPHPMYADMIN}
{
    F"ur die Aktivierung des phpMyAdmin muss diese Variable
    lediglich auf den Wert \glqq{}yes\grqq{} gestellt werden. Die Einstellung
    \glqq{}no\grqq{} schaltet phpMyAdmin ab.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{START\_PHPMYADMIN='no'}
}

\end{description}


\subsection{Einstellungen f"ur eine Subdomain}


\begin{description}

\config{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN}
{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN}
{PHPMYADMINSUBDOMAIN}
{
    Hier wird angegeben, ob phpMyAdmin in einer Subdomain
    ausgef"uhrt werden soll. (phpmyadmin.meine.de)

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN='no'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_NAME}
{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_NAME}
{PHPMYADMINSUBDOMAINNAME}
{
    Hier wird der Komplette Name der Domain eingegeben

    Beispiel: \pfeil  \{http\{s\}://\}phpmyadmin.meine.de

    G"ultige Werte: Qualifizierter Domain Name

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_NAME='{}'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_PORT}
{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_PORT}
{PHPMYADMINSUBDOMAINPORT}
{
    Hier wird der Port f"ur die HTTP Verbindung eingegeben.

    G"ultige Werte: Port

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_PORT='80'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_ADMIN}
{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_ADMIN}
{PHPMYADMINSUBDOMAINADMIN}
{
    Hier wir die Mail Adresse des Server Admin angegeben

    G"ultige Werte: Mail Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_ADMIN='{}'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_FORCE\_SSL}
{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_FORCE\_SSL}
{PHPMYADMINSUBDOMAINFORCESSL}
{
    Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_FORCE\_SSL='no'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_SSL\_PORT}
{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_SSL\_PORT}
{PHPMYADMINSUBDOMAINSSLPORT}
{
    Hier wird der Port f"ur die HTTPS Verbindung eingegeben.

    G"ultige Werte: Port

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_SSL\_PORT='443'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_SSL\_CERT}
{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_SSL\_CERT}
{PHPMYADMINSUBDOMAINSSLCERT}
{
    Hier wird das Server Zertifikat f"ur die SSL Verbindung angegeben.

    In der Konfiguration des Certs und Certs\_dehydrated Pakets m"ussen
    keine Parameter Einstellungen vorgenommen werden.

    G"ultige Werte: Zertifikat

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SUBDOMAIN\_SSL\_CERT='{}'}
}

\end{description}


\subsection{Einstellungen f"ur einen Host}


\begin{description}

\config{PHPMYADMIN\_HOST}
{PHPMYADMIN\_HOST}
{PHPMYADMINHOST}
{
    Hier wird angegeben, ob phpMyAdmin in einem Host ausgef"uhrt
    werden soll. \\
    (www.meine.de/phpmyadmin)

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_HOST='yes'}
}


\config{PHPMYADMIN\_HOST\_NAME}
{PHPMYADMIN\_HOST\_NAME}
{PHPMYADMINHOSTNAME}
{
    Hier wird der Host(Servername) angegeben, in dem phpMyAdmin
    ausgef"uhrt werden soll. Im Normalfall ist dies der
    \texttt{APACHE2\_SERVER\_NAME}.

    G"ultige Werte: Servername

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_HOST\_NAME='APACHE2\_SERVER\_NAME'}
}


\config{PHPMYADMIN\_HOST\_ALIAS}
{PHPMYADMIN\_HOST\_ALIAS}
{PHPMYADMINHOSTALIAS}
{
    Hier wird der Alias angegeben, "uber den phpMyAdmin angesprochen
    werden soll.

    Beispiel: \pfeil  \{http\{s\}://\}www.meine.de/phpmyadmin

    G"ultige Werte: jeder g"ultige Name

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_HOST\_ALIAS='phpmyadmin'}
}


\config{PHPMYADMIN\_HOST\_FORCE\_SSL}
{PHPMYADMIN\_HOST\_FORCE\_SSL}
{PHPMYADMINHOSTFORCESSL}
{
    Soll der Zugriff immer mit https erfolgen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_HOST\_FORCE\_SSL='no'}
}

\end{description}


\subsection{Einstellungen f"ur die Anmeldung}


\begin{description}

\config{PHPMYADMIN\_ACCESS\_ALL}
{PHPMYADMIN\_ACCESS\_ALL}
{PHPMYADMINACCESSALL}
{
    Hier ist der Zugriff f"ur alle erlaubt, Weltweit.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_ACCESS\_ALL='no'}
}


\marklabel{MYADMINACCESSAUTH}{}
\config{PHPMYADMIN\_ACCESS\_AUTH}
{PHPMYADMIN\_ACCESS\_AUTH}
{PHPMYADMINACCESSAUTH}
{
    Hier ist der Zugriff mit Benutzername und Passwort erlaubt.
    Benutzer m"ussen daf"ur "uber den Men"upunkt
    \glqq{}User handling for web access\grqq{} in der phpMyAdmin
    administration ein Passwort erhalten.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_ACCESS\_AUTH='no'}
}


\config{PHPMYADMIN\_ACCESS\_AUTH\_SEND\_MAIL\_FROM}
{PHPMYADMIN\_ACCESS\_AUTH\_SEND\_MAIL\_FROM}
{PHPMYADMINACCESSAUTHSENDMAILFROM}
{
    Bei der Einstellung \texttt{PHPMYADMIN\_ACCESS\_AUTH} muss
    hier eine Mail Adresse angeben werden, die als Absender benutzt
    werden soll. Es werden damit die Zugangsdaten versandt. \\
    Bleibt dieser Parameter leer, wird keine Mail versandt.

    G"ultige Werte: leer, Mail Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_ACCESS\_AUTH\_SEND\_MAIL\_FROM='{}'}
}


\config{PHPMYADMIN\_ACCESS\_HOST}
{PHPMYADMIN\_ACCESS\_HOST}
{PHPMYADMINACCESSHOST}
{
    Hier ist der Zugriff mit Hostname erlaubt.
    Es d"urfen mehrere durch ein Leerzeichen getrennt angegeben
    werden.

    G"ultige Werte: Hostname, Domain

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_ACCESS\_HOST='{}'}
}


\config{PHPMYADMIN\_ACCESS\_IP}
{PHPMYADMIN\_ACCESS\_IP}
{PHPMYADMINACCESSIP}
{
    Hier ist der Zugriff von der IP Adresse erlaubt.
    Es d"urfen mehrere durch ein Leerzeichen getrennt angegeben
    werden.

    Beispiel: 10 192.168.6 192.168.6.1 192.168.6.0/24

    G"ultige Werte: IP Adresse

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_ACCESS\_IP='{}'}
}


\config{PHPMYADMIN\_ACCESS\_LOCAL}
{PHPMYADMIN\_ACCESS\_LOCAL}
{PHPMYADMINACCESSLOCAL}
{
    Hier ist der Zugriff local erlaubt.

    \hinweis{Diese Einstellung l"asst sich nicht mit anderen Methoden kombinieren.}

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_ACCESS\_LOCAL='yes'}
}

\end{description}


\subsection{Die Einstellungen f"ur den Server}


\begin{description}

\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_N}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_N}
{PHPMYADMINSERVERN}
{
    Hier wird die Anzahl der per phpMyAdmin zu bedienenden
    MariaDB/MySQL-Server eingestellt.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_N='1'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_NAME}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_NAME}
{PHPMYADMINSERVERxNAME}
{
    Hier kann ein Name oder eine Bezeichnung f"ur diesen Server eingegeben
    werden. Dieser Parameter wird nicht ausgewertet.

    G"ultige Werte: keine Einschr"ankung

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_NAME='{}'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_ACTIVE}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_ACTIVE}
{PHPMYADMINSERVERxACTIVE}
{
    Hier kann ein Server deaktiviert werden. Dabei bleiben die Einstellungen
    f"ur eine eventuelle Reaktivierung erhalten, werden aber nicht in die
    phpMyAdmin-Konfiguration geschrieben.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_ACTIVE='no'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_HOST}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_HOST}
{PHPMYADMINSERVERxHOST}
{
    Hier wird die vollst"andige URL bzw. die IP zum Server mit MariaDB/MySQL
    angegeben. L"auft die Datenbank auf der gleichen Maschine kann das auch
    'localhost' sein.

    G"ultige Werte: vollst"andige URL bzw. localhost

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_HOST='localhost'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_PORT}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_PORT}
{PHPMYADMINSERVERxPORT}
{
    Hier wird der Kommunikations-Port des Servers f"ur TCP/IP basierte
    Kommunikation eingetragen. Der default Port ist 3306 des TCP
    Protokolles.

    Wenn mehrere MariaDB/MySQL Versionen auf einer Maschine laufen
    ist hier jeweils ein anderer Port als der Standard Port 3306 anzugeben.

    Sollte es erforderlich sein einen speziellen Port, ausserhalb der
    Standardvorgaben zu benutzen, wird in '/etc/mysql/portlist' ein
    entsprechender Eintrag gemacht, jeder Eintrag kommt in eine eigene
    Zeile. Wenn die Datei nicht vorhanden ist, muss sie angelegt werden.

    \achtung{Die Port Angabe wird auch gleichzeitig f"ur die Identifizierung
             der jeweiligen lokalen Datenbank Server Instanz benutzt, sie
             ist auch bei einem nur lokal verf"ugbaren Datenbank Server
             so zu setzen, da"s sie einmalig ist.}

    G"ultige Werte: Port Nummer 3306, 3307, 3308 ...

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_PORT='3306'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_AUTH\_METHOD}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_AUTH\_METHOD}
{PHPMYADMINSERVERxAUTHMETHOD}
{
    Hier wird die Art und Weise der Authentifizierung eingestellt. Es wird
    eine Auswahlliste angezeigt, aus welcher die zu verwendende Methode
    ausgew"ahlt werden kann. Dabei stehen die Varianten 'http', 'cookie'
    oder 'config' zur Auswahl.

    Wird die Option 'config' aktiviert, dann erfolgt die Authentifizierung
    gegen"uber phpMyAdmin durch fest in der phpMyAdmin-Konfiguration
    eingetragene Zugangsdaten.

    Diese Einstellung ist \_nicht\_ zu empfehlen, wenn phpMyAdmin vom
    Internet zu erreichen ist!

    Es ist zu beachten, dass die DB-Usernamen \glqq{}root\grqq{} und
    \glqq{}eis\grqq{} nicht erlaubt sind. Aus diesem Grund muss der
    Benutzer, welcher f"ur diese Authentifizierung genutzt werden soll,
    in der MariaDB/MySQL-Konfiguration angelegt werden.

    Weitere Informationen in der Originaldoku unter
    'Using authentication modes'

    G"ultige Werte: 'http', 'cookie' oder 'config:<username>:<password>'

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_AUTH\_METHOD='cookie'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_CONNECT\_TYPE}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_CONNECT\_TYPE}
{PHPMYADMINSERVERxCONNECTTYPE}
{
    Hier wird angegeben, welche Art von Verbindung zum MariaDB/MySQL-Server
    benutzt werden soll. Es stehen die Optionen 'tcp' und 'socket' zur
    Verf"ugung.

    F"ur eine Socket-Verbindung muss sich phpMyAdmin auf der gleichen Maschine
    wie die DB befinden.

    G"ultige Werte: 'tcp' oder 'socket'

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_CONNECT\_TYPE='tcp'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_COMPRESS}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_COMPRESS}
{PHPMYADMINSERVERxCOMPRESS}
{
    Hier kann die Verwendung eines Kompressionsprotokolls f"ur die
    MariaDB/MySQL-Server-Verbindung aktiviert werden.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_COMPRESS='no'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_ONLY\_DB\_N}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_ONLY\_DB\_N}
{PHPMYADMINSERVERxONLYDBN}
{
    Anzahl der Datenbanken die angezeigt werden sollen.

    Diese Einstellung ist ein effizienter Weg, um die Server-Last zu senken,
    f"ur diese Datenbanken braucht phpMyAdmin keine SQL-Anfrage zu senden,
    um die verf"ugbare Datenbankliste zu erstellen. Die Berechtigungsregeln
    des MariaDB/MySQL-Datenbankservers werden dadurch nicht ersetzt.

    Wenn es gesetzt ist, bedeutet das nur, dass nur diese Datenbanken
    angezeigt werden, aber nicht das Alle anderen Datenbanken nicht
    verwendet werden k"onnen.

    G"ultige Werte: Zahl

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_ONLY\_DB\_N='{}'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_ONLY\_DB\_x\_NAME}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_ONLY\_DB\_x\_NAME}
{PHPMYADMINSERVERxONLYDBxNAME}
{
    Hier werden die Datenbanken gelistet die angezeigt werden sollen

    Ab phpMyAdmin 2.5.5 wird die Reihenfolge innerhalb des Arrays zur
    Sortierung verwendet.

    Wenn bestimmte Datenbanken an der Spitze stehen sollen, schreibe nur
    die an den Anfang ('db3', 'db4', '*')
    und f"ur den Rest dann der '*'

    Damit wird phpMyAdmin angewiesen, db3 und db4 oben anzuzeigen und
    der Rest in Alphabetische Reihenfolge.

    G"ultige Werte: Datenbank Name

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_ONLY\_DB\_x\_NAME='{}'}
}



\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_VERBOSE}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_VERBOSE}
{PHPMYADMINSERVERxVERBOSE}
{
    Dieses Feature ist nur in Verbindung mit mehreren betreuten Servern
    sinnvoll. Wenn mehrere Server administriert werden, dann wird im
    PullDown-Men"u mit der Serverliste anstelle des Hostnamens dieser
    Eintrag angezeigt.

    Das ist n"utzlich, wenn z. B. nur bestimmte Datenbanken dargestellt werden
    sollen.

    G"ultige Werte: Zeichenkette

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_VERBOSE='{}'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_ADVANCED\_FEATURES}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_ADVANCED\_FEATURES}
{PHPMYADMINSERVERxADVANCEDFEATURES}
{
    Hier werden die Setup-Eintr"age f"ur die 'Advanced Features Database' von
    phpMyAdmin aktiviert. Wird dieser Punkt auf 'yes' gesetzt, so werden die
    Punkte PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_PMADB, PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_CONTROLUSER und
    PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_CONTROLPASS sichtbar.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_ADVANCED\_FEATURES='no'}
}


%\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_USE\_SSL}
%{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_USE\_SSL}
%{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_USE\_SSL}
%{
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_USE\_SSL='no'}
%}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_HIDE\_CONNECTION\_ERRORS}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_HIDE\_CONNECTION\_ERRORS}
{PHPMYADMINSERVERHIDECONNECTIONERRORS}
{
    Erm"oglicht Hostnamen und andere Fehlerdetails auszublenden,
    wenn die Anmeldung fehlschl"agt.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_HIDE\_CONNECTION\_ERRORS='no'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_PMADB\_USE}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_PMADB\_USE}
{PHPMYADMINSERVERxPMADBUSE}
{
    Hier wird eingestellt, ob die phpMyAdmin Datenbank benutzt werden soll.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_PMADB\_USE='no'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_PMADB\_NAME}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_PMADB\_NAME}
{PHPMYADMINSERVERxPMADBNAME}
{
    Hier wird die Datenbank angegeben, unter der phpMyAdmin die Daten
    spezieller Features speichert. Dazu z"ahlt z. B. die Query-History oder
    die Einstellungen f"ur PDF-Abbilder der DB-Struktur.

    Die Datenbank wird hier allerdings nicht erzeugt. F"ur diese Operation
    steht unter dem Men"upunkt 'Tools' die Funktion
    'Create/Alter/Remove pma database' zur Verf"ugung. Damit wird diese
    Datenbank angelegt oder auch gel"oscht.

    F"ur weitere Informationen hier der entsprechende Abschnitt aus der
    Originaldokumentation:

    G"ultige Werte: Zeichenkette f"ur Datenbankname

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_PMADB\_NAME='phpmyadmin'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_CONTROLUSER}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_CONTROLUSER}
{PHPMYADMINSERVERxCONTROLUSER}
{
    Hier wird der User angegeben, welchen phpMyAdmin benutzt, um die Daten
    spezieller Features abzuspeichern. Dazu z"ahlt z. B. die Query-History
    oder die Einstellungen f"ur PDF-Abbilder der DB-Struktur.

    G"ultige Werte: Datenbanknutzername

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_CONTROLUSER='{}'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_CONTROLPASS}
{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_CONTROLPASS}
{PHPMYADMINSERVERxCONTROLPASS}
{
    Hier wird das Passwort des Users angegeben, welchen phpMyAdmin benutzt,
    um die Daten spezieller Features abzuspeichern. Dazu z"ahlt z. B. die
    Query-History oder die Einstellungen f"ur PDF-Abbilder der DB-Struktur.

    G"ultige Werte: Datenbanknutzerpasswort

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SERVER\_x\_CONTROLPASS=''}
}


%
%PHPMYADMIN\_LAYOUT
%    Diese Einstellung aktiviert die erweiterten Layouteinstellungen
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_LAYOUT\_LEFTFRAME='no'
%
%
%PHPMYADMIN\_LEFTFRAME\_LIGHT
%    Defines whether to use select-based menu and display only the current
%    tables in the left frame (smaller page). Only in Non-Lightmode you can use
%    the feature to display nested folders using $cfg['LeftFrameTableSeparator']
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_LEFTFRAME\_LIGHT='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_LEFTFRAME\_DB\_TREE
%    Wenn PHPMYADMIN\_LEFTFRAME\_LIGHT aktiviert ist, kann hier die
%    Baumdarstellung der Datenbanken aktiviert werden.
%
%    In light mode, defines whether to display the names of databases (in the
%    selector) using a tree, see also $cfg['LeftFrameDBSeparator'].
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_LEFTFRAME\_DB\_TREE='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_LEFTFRAME\_DB\_SEPARATOR
%    Hier wird das Zeichen angegeben, durch welches die Teile der
%    Datenbanknamen separiert werden, wenn die Darstellung in Baumstruktur
%    aktiviert ist.
%
%    The string used to separate the parts of the database name when showing
%    them in a tree.
%
%    G"ultige Werte: Zeichen
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_LEFTFRAME\_DB\_SEPARATOR='\_'
%
%
%PHPMYADMIN\_LEFTFRAME\_TABLE\_SEPARATOR
%    Defines a string to be used to nest table spaces. Defaults to '\_\_'. This
%    means if you have tables like 'first\_\_second\_\_third' this will be shown as
%    a three-level hierarchy like: first > second > third. If set to FALSE or
%    empty, the feature is disabled. NOTE: You shall not use this Separator in
%    a table name at the beginning or end of a table name, or multiple times
%    after another without any other characters in between.
%
%    G"ultige Werte: Zeichen
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_LEFTFRAME\_TABLE\_SEPARATOR='\_\_'
%
%
%PHPMYADMIN\_LEFTFRAME\_TABLE\_LEVEL
%    Gibt an, wie viele Unterebenen dargestellt werden sollen, wenn die
%    Anzeige in Baumstruktur aktiviert ist.
%
%    Defines how many sublevels should be displayed when splitting up tables by
%    the above Separator.
%
%    G"ultige Werte: Ziffern
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_LEFTFRAME\_TABLE\_LEVEL='1'
%
%
%PHPMYADMIN\_LEFT\_DISPLAY\_LOGO
%    Anzeige des Logos im linken Frame oben aktivieren.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_LEFT\_DISPLAY\_LOGO='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_LEFT\_DISPLAY\_SERVERS
%    Anzeige einer Server-Auswahl oben im linken Frame.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_LEFT\_DISPLAY\_SERVERS='no'
%
%
%PHPMYADMIN\_LEFT\_POINTER\_ENABLE
%    A value of TRUE activates the left pointer (when LeftFrameLight is FALSE).
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_LEFT\_POINTER\_ENABLE='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_DEFAULT\_TAB\_SERVER
%    Defines the tab displayed by default on server view. Possible values:
%    "main.php" (recommended for multi-user setups),
%    "server\_databases.php",
%    "server\_status.php",
%    "server\_variables.php",
%    "server\_privileges.php",
%    "server\_processlist.php".
%
%    G"ultige Werte: siehe oben
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_DEFAULT\_TAB\_SERVER='main.php'
%
%
%PHPMYADMIN\_DEFAULT\_TAB\_DATABASE
%    Defines the tab displayed by default on database view. Possible values:
%    "db\_details\_structure.php",
%    "db\_details.php",
%    "db\_search.php".
%
%    G"ultige Werte: siehe oben
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_DEFAULT\_TAB\_DATABASE='db\_details\_structure.php'
%
%
%PHPMYADMIN\_DEFAULT\_TAB\_TABLE
%    Defines the tab displayed by default on table view. Possible values:
%    "tbl\_properties\_structure.php",
%    "tbl\_properties.php",
%    "tbl\_select.php",
%    "tbl\_change.php",
%    "sql.php".
%
%    G"ultige Werte: siehe oben
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_DEFAULT\_TAB\_TABLE='tbl\_properties\_structure.php'
%
%
%PHPMYADMIN\_LIGHT\_TABS
%    If set to True, use less graphically intense tabs on the
%    top of the mainframe.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_LIGHT\_TABS='no'
%
%
%PHPMYADMIN\_ERROR\_ICONIC
%    Icons f"ur Warnungen, Fehler und Informationen verwenden
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_ERROR\_ICONIC='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_MAINPAGE\_ICONIC
%    Auf der Hauptseite Icons f"ur Listen und Men"u-Tabulatoren verwenden
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_MAINPAGE\_ICONIC='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_REPLACE\_HELP\_IMG
%    Shows a help button instead of the "Documentation" message.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_REPLACE\_HELP\_IMG='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_NAVIGATION\_BAR\_ICONIC
%    Defines whether navigation bar buttons and the right panel top menu
%    contain text or symbols only. A value of 'true' displays icons, 'false'
%    displays text and 'both' displays both icons and text.
%
%    G"ultige Werte: 'true', 'false', 'both'
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_NAVIGATION\_BAR\_ICONIC='both'
%
%
%PHPMYADMIN\_PROPERTIES\_ICONIC
%    If set to 'true', will display icons instead of text for db and table
%    properties links (like 'Browse', 'Select', 'Insert', ...).
%    When set to 'false', will only show text.
%    Can be set to 'both' if you want icons AND text.
%
%    G"ultige Werte: 'true', 'false', 'both'
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_PROPERTIES\_ICONIC='both'
%
%
%PHPMYADMIN\_BROWSE\_POINTER\_ENABLE
%    Whether to activate the browse pointer or not.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_BROWSE\_POINTER\_ENABLE='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_BROWSE\_MARKER\_ENABLE
%    Whether to activate the browse marker or not.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_BROWSE\_MARKER\_ENABLE='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_MODIFY\_DELETE\_AT\_RIGHT
%    Defines the place where modify and delete links would be put when tables
%    contents are displayed (you may have them displayed both at the left and
%    at the right). "Left" and "right" are parsed as "top" and "bottom" with
%    vertical display mode.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_MODIFY\_DELETE\_AT\_RIGHT='no'
%
%
%PHPMYADMIN\_MODIFY\_DELETE\_AT\_LEFT
%    Defines the place where modify and delete links would be put when tables
%    contents are displayed (you may have them displayed both at the left and
%    at the right). "Left" and "right" are parsed as "top" and "bottom" with
%    vertical display mode.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_MODIFY\_DELETE\_AT\_LEFT='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_REPEAT\_CELLS
%    Repeat the headers every X cells, or 0 to deactivate.
%
%    G"ultige Werte: Ziffern, 0 zum deaktivieren
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_REPEAT\_CELLS='100'
%
%
%PHPMYADMIN\_DEFAULT\_DISPLAY
%    There are 3 display modes:
%    - horizontal
%    - vertical
%    - horizontalflipped
%    Define which one is displayed by default. The first mode displays each
%    row on a horizontal line, the second rotates the headers by 90 degrees,
%    so you can use descriptive headers even though fields only contain small
%    values and still print them out. The vertical mode sorts each row on a
%    vertical lineup.
%    The HeaderFlipType can be set to 'css' or 'faked'. When using 'css' the
%    rotation of the header for horizontalflipped is done via CSS. If set to
%    'faked' PHP does the transformation for you, but of course this does not
%    look as good as CSS.
%
%    G"ultige Werte: 'horizontal', 'vertical', 'horizontalflipped'
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_DEFAULT\_DISPLAY='horizontal'
%
%
%PHPMYADMIN\_TEXTAREA\_COLS
%    Number of columns and rows for the textareas.
%    This value will be emphasized (*2) for SQL query textareas and (*1.25)
%    for SQL textareas inside the query window.
%    The Char* values are used for CHAR and VARCHAR editing (if configured
%    via $cfg['CharEditing']).
%
%    G"ultige Werte: Ziffern
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_TEXTAREA\_COLS='40'
%
%
%PHPMYADMIN\_TEXTAREA\_ROWS
%    Number of columns and rows for the textareas.
%    This value will be emphasized (*2) for SQL query textareas and (*1.25)
%    for SQL textareas inside the query window.
%    The Char* values are used for CHAR and VARCHAR editing (if configured
%    via $cfg['CharEditing']).
%
%    G"ultige Werte: Ziffern
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_TEXTAREA\_ROWS='7'
%
%
%PHPMYADMIN\_LONGTEXT\_DOUBLE\_TEXTAREA
%    Defines whether textarea for LONGTEXT fields should have double size.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_LONGTEXT\_DOUBLE\_TEXTAREA='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_TEXTAREA\_AUTOSELECT
%    Defines if the whole textarea of the query box will be selected on click.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_TEXTAREA\_AUTOSELECT='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_CHAR\_EDITING
%    Defines which type of editing controls should be used for CHAR and
%    VARCHAR fields. Possible values are:
%    - 'input' - this allows to limit size of text to size of field in MySQL,
%      but has problems with newlines in fields
%    - 'textarea' - no problems with newlines in fields, but also no length
%      limitations
%
%    G"ultige Werte: 'input', 'textarea'
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_CHAR\_EDITING='input'
%
%
%PHPMYADMIN\_CHAR\_TEXTAREA\_COLS
%    Number of columns and rows for the textareas.
%    This value will be emphasized (*2) for SQL query textareas and (*1.25)
%    for SQL textareas inside the query window.
%    The Char* values are used for CHAR and VARCHAR editing (if configured
%    via $cfg['CharEditing']).
%
%    G"ultige Werte: Ziffern
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_CHAR\_TEXTAREA\_COLS='40'
%
%
%PHPMYADMIN\_CHAR\_TEXTAREA\_ROWS
%    Number of columns and rows for the textareas.
%    This value will be emphasized (*2) for SQL query textareas and (*1.25)
%    for SQL textareas inside the query window.
%    The Char* values are used for CHAR and VARCHAR editing (if configured
%    via $cfg['CharEditing']).
%
%    G"ultige Werte: Ziffern
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_CHAR\_TEXTAREA\_ROWS='2'
%
%
%PHPMYADMIN\_CTRL\_ARROWS\_MOVING
%    Enable Ctrl+Arrows (Option+Arrows in Safari) moving between fields
%    when editing.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_CTRL\_ARROWS\_MOVING='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_DEFAULT\_PROP\_DISPLAY
%    When editing/creating new columns in a table all fields normally get
%    lined up one field a line. (default: 'horizontal'). If you set this to
%    'vertical' you can have each field lined up vertically beneath each other.
%    You can save up a lot of place on the horizontal direction and no longer
%    have to scroll.
%
%    G"ultige Werte: 'horizontal', 'vertical'
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_DEFAULT\_PROP\_DISPLAY='horizontal'
%
%
%PHPMYADMIN\_INSERT\_ROWS
%    Defines the maximum number of concurrent entries for the Insert page.
%
%    G"ultige Werte: Ziffern
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_INSERT\_ROWS='2'
%
%
%PHPMYADMIN\_EDIT\_IN\_WINDOW
%    If this is set to 'yes', a click on [Edit] from the results page (in the
%    "Showing Rows" section) opens the query window and puts the current query
%    inside it. If set to false, clicking on the link puts the SQL query in
%    the right panel's query box.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_EDIT\_IN\_WINDOW='yes'
%
%
%PHPMYADMIN\_QUERY\_WINDOW\_HEIGHT
%    The size of this query window can be customized with
%    PHPMYADMIN\_QUERY\_WINDOW\_HEIGHT and PHPMYADMIN\_QUERY\_WINDOW\_WIDTH
%    Both are integers for the size in pixels. Note that normally, those
%    parameters will be modified in layout.inc.php for the theme you are using.
%
%    G"ultige Werte: Ziffern
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_QUERY\_WINDOW\_HEIGHT='310'
%
%
%PHPMYADMIN\_QUERY\_WINDOW\_WIDTH
%    The size of this query window can be customized with
%    PHPMYADMIN\_QUERY\_WINDOW\_HEIGHT and PHPMYADMIN\_QUERY\_WINDOW\_WIDTH
%    Both are integers for the size in pixels. Note that normally, those
%    parameters will be modified in layout.inc.php for the theme you are using.
%
%    G"ultige Werte: Ziffern
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_QUERY\_WINDOW\_WIDTH='550'
%
%
%PHPMYADMIN\_QUERY\_WINDOW\_DEFTAB
%    The query window also has a custom tabbed look to group the features.
%    Using this variable you can specify the default tab to be used when
%    opening the query window. It can be set to either
%    - 'sql',
%    - 'files',
%    - 'history',
%    - 'full'.
%
%    G"ultige Werte: 'sql', 'files', 'history', 'full'
%
%    Standardeinstellung: PHPMYADMIN\_QUERY\_WINDOW\_DEFTAB='sql'






\config{PHPMYADMIN\_MISC\_FEATURES}
{PHPMYADMIN\_MISC\_FEATURES}
{PHPMYADMINMISCFEATURES}
{
    Diese Einstellung aktiviert die erweiterten Einstellungen
    f"ur verschiedene Zusatz-Einstellungen.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_MISC\_FEATURES='no'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SHOW\_CHG\_PASSWORD}
{PHPMYADMIN\_SHOW\_CHG\_PASSWORD}
{PHPMYADMINSHOWCHGPASSWORD}
{
    Legt fest, ob die \glqq{}Change password\grqq{} links angezeigt
    werden sollen oder nicht.

    Diese Einstellung pr"uft direkt eingegebene MySQL-Befehle nicht.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SHOW\_CHG\_PASSWORD='no'}
}


\config{PHPMYADMIN\_ALLOW\_ARBITRARY\_SERVER}
{PHPMYADMIN\_ALLOW\_ARBITRARY\_SERVER}
{PHPMYADMINALLOWARBITRARYSERVER}
{
    Wenn es aktiviert ist, k"onnen Sie sich mit dem Cookie-Auth auf beliebigen
    Servern anmelden.

    \achtung{Bitte verwenden Sie dies sorgf"altig, da dies auf MySQL Server
            zugreifen kann die hinter einer Firewall platziert sind.}

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_ALLOW\_ARBITRARY\_SERVER='no'}
}


\config{PHPMYADMIN\_LOGIN\_COOKIE\_VALIDITY}
{PHPMYADMIN\_LOGIN\_COOKIE\_VALIDITY}
{PHPMYADMINLOGINCOOKIEVALIDITY}
{
    Zeitangabe in Sekunden f"ur die G"ultigkeit der Login-Cookies.

    G"ultige Werte: Zeitangabe in Sekunden

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_LOGIN\_COOKIE\_VALIDITY='1800'}
}


\config{PHPMYADMIN\_URL\_QUERY\_ENCRYPTION}
{PHPMYADMIN\_URL\_QUERY\_ENCRYPTION}
{PHPMYADMINURLQUERYENCRYPTION}
{
    Erm"oglicht das Verschl"usseln sensibler Informationen in der URL.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_URL\_QUERY\_ENCRYPTION='no'}
}


\config{PHPMYADMIN\_UPLOAD\_DIR}
{PHPMYADMIN\_UPLOAD\_DIR}
{PHPMYADMINUPLOADDIR}
{
    Der Name des Verzeichnisses, in dem SQL-Dateien mit anderen Mitteln
    hochgeladen wurden als phpMyAdmin (z. B. ftp). Diese Dateien sind
    sichtbar unter einer Dropdown-Box, wenn Sie auf den Datenbanknamen
    klicken und dann die SQL-Registerkarte.

    Wenn Sie f"ur jeden Benutzer ein anderes Verzeichnis w"unschen,
    wird \%u durch den Benutzernamen ersetzt.

    Bitte beachten Sie, dass die Dateinamen das Suffix '.sql'
    (oder '.sql.bz2' Oder '.sql.gz' haben, wenn die Unterst"utzung f"ur
    komprimierte Formate aktiviert ist).

    Diese Funktion ist n"utzlich, wenn Ihre Datei zu gro"s ist, um "uber
    HTTP hochgeladen zu werden, oder wenn Datei-Uploads in PHP deaktiviert
    sind.

    G"ultige Werte:

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_UPLOAD\_DIR='{}'}
}


\config{PHPMYADMIN\_SAVE\_DIR}
{PHPMYADMIN\_SAVE\_DIR}
{PHPMYADMINSAVEDIR}
{
    Der Name des Verzeichnisses, in dem Dumps gespeichert werden k"onnen.

    Wenn Sie f"ur jeden Benutzer ein anderes Verzeichnis w"unschen,
    wird \%u durch den Benutzernamen ersetzt.

    Bitte beachten Sie, dass das Verzeichnis f"ur den Apache2 User 'wwwrun'
    beschreibbar sein muss.

    G"ultige Werte:

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_SAVE\_DIR='{}'}
}


%\config{PHPMYADMIN\_DOCSQLDIR}
%{PHPMYADMIN\_DOCSQLDIR}
%{PHPMYADMINDOCSQLDIR}
%{
%    The name of the directory where docSQL files can be uploaded for import
%    into phpMyAdmin.
%
%    Please note that if PHP is running in safe mode, this directory must be
%    owned by the same user as the owner of the phpMyAdmin scripts.
%
%    G"ultige Werte:
%
%    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_DOCSQLDIR=''}
%}
%
%
%\config{PHPMYADMIN\_MYSQLMANUALBASE}
%{PHPMYADMIN\_MYSQLMANUALBASE}
%{PHPMYADMINMYSQLMANUALBASE}
%{
%    If set to an URL which points to the MySQL documentation (type depends on
%    PHPMYADMIN\_MYSQLMANUALTYPE, appropriate help links are generated.
%    See MySQL Documentation page for more information about MySQL manuals and
%    their types.
%
%    G"ultige Werte:
%
%    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_MYSQLMANUALBASE='http://dev.mysql.com/doc/refman'}
%}
%
%
%\config{PHPMYADMIN\_MYSQLMANUALTYPE}
%{PHPMYADMIN\_MYSQLMANUALTYPE}
%{PHPMYADMINMYSQLMANUALTYPE}
%{
%    Type of MySQL documentation:
%
%    \mbox{}
%
%    \begin{tt}
%    \begin{tabular}{llll}
%    & - & 'viewable'   & - & "viewable online", current one used on MySQL website \\
%    & - & 'searchable' & - & "Searchable, with user comments" \\
%    & - & 'chapters'   & - & "HTML, one page per chapter" \\
%    & - & 'big'        & - & "HTML, all on one page" \\
%    & - & 'none'       & - & do not show documentation links \\
%    \end{tabular}
%    \end{tt}
%
%    \mbox{}
%
%    G"ultige Werte: siehe oben
%
%    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_MYSQLMANUALTYPE='viewable'}
%}
%
%
%\config{PHPMYADMIN\_FEATURES\_CHARSETS}
%{PHPMYADMIN\_FEATURES\_CHARSETS}
%{PHPMYADMINFEATURESCHARSETS}
%{
%    Diese Einstellung aktiviert die erweiterten Einstellungen
%    f"ur das Zeichen-Recoding.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_FEATURES\_CHARSETS='no'}
%}
%
%
%\config{PHPMYADMIN\_ALLOWANYWHERERECODING}
%{PHPMYADMIN\_ALLOWANYWHERERECODING}
%{PHPMYADMINALLOWANYWHERERECODING}
%{
%    Allow character set recoding of MySQL queries. You need recode or iconv
%    support (compiled in or module) in PHP to allow MySQL queries recoding and
%    used language file must have it enabled (by default only these which are in
%    Unicode, just to avoid losing some characters).
%
%    Setting this to 'yes' also activates a pull-down menu in the Export page,
%    to choose the character set when exporting a file.
%
%    G"ultige Werte: yes, no
%
%    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_ALLOWANYWHERERECODING='no'}
%}
%
%\config{PHPMYADMIN\_DEFAULTCHARSET}
%{PHPMYADMIN\_DEFAULTCHARSET}
%{PHPMYADMINDEFAULTCHARSET}
%{
%    Default character set to use for recoding of MySQL queries. This must be
%    enabled and it's described by PHPMYADMIN\_ALLOWANYWHERERECODING option.
%
%    \mbox{}
%
%    \begin{tt}
%    \begin{tabular}{llll}
%    & - & 'big5'         & \pfeil 'big5' \\
%    & - & 'cp-866'       & \pfeil 'cp866' \\
%    & - & 'euc-jp'       & \pfeil 'ujis' \\
%    & - & 'euc-kr'       & \pfeil 'euckr' \\
%    & - & 'gb2312'       & \pfeil 'gb2312' \\
%    & - & 'gbk'          & \pfeil 'gbk' \\
%    & - & 'iso-8859-1'   & \pfeil 'latin1' \\
%    & - & 'iso-8859-2'   & \pfeil 'latin2' \\
%    & - & 'iso-8859-7'   & \pfeil 'greek' \\
%    & - & 'iso-8859-8'   & \pfeil 'hebrew' \\
%    & - & 'iso-8859-8-i' & \pfeil 'hebrew' \\
%    & - & 'iso-8859-9'   & \pfeil 'latin5' \\
%    & - & 'iso-8859-13'  & \pfeil 'latin7' \\
%    & - & 'iso-8859-15'  & \pfeil 'latin1' \\
%    & - & 'koi8-r'       & \pfeil 'koi8r' \\
%    & - & 'shift\_jis'   & \pfeil 'sjis' \\
%    & - & 'tis-620'      & \pfeil 'tis620' \\
%    & - & 'utf-8'        & \pfeil 'utf8' \\
%    & - & 'windows-1250' & \pfeil 'cp1250' \\
%    & - & 'windows-1251' & \pfeil 'cp1251' \\
%    & - & 'windows-1252' & \pfeil 'latin1' \\
%    & - & 'windows-1256' & \pfeil 'cp1256' \\
%    & - & 'windows-1257' & \pfeil 'cp1257' \\
%    \end{tabular}
%    \end{tt}
%
%    \mbox{}
%
%    G"ultige Werte: siehe oben
%
%    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_DEFAULTCHARSET='iso-8859-1'}
%}


\config{PHPMYADMIN\_RECODING\_ENGINE}
{PHPMYADMIN\_RECODING\_ENGINE}
{PHPMYADMINRECODINGENGINE}
{
    Welche Funktionen sollen f"ur den Zeichensatz verwendet werden.

    M"ogliche Werte sind:


    \begin{tabular}{lll}
    & \texttt{'auto'}   &  \texttt{automatically use available one} \\
    &                   &  \texttt{(first is tested iconv, then recode)} \\
    & \texttt{'iconv'}  &  \texttt{use iconv or libiconv functions} \\
    & \texttt{'recode'} &  \texttt{use recode\_string function} \\
    \end{tabular}


    G"ultige Werte: auto, iconv, recode

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_RECODING\_ENGINE='auto'}
}


\config{PHPMYADMIN\_ICONV\_EXTRA\_PARAMS}
{PHPMYADMIN\_ICONV\_EXTRA\_PARAMS}
{PHPMYADMINICONVEXTRAPARAMS}
{
    Parametereinstellung f"ur iconv, die in der Zeichensatzkonvertierung
    verwendet werden. Siehe iconv Dokumentation f"ur Details.
    Standardm"assig wird TRANSLIT verwendet.

    G"ultige Werte: iconv Parameter

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_ICONV\_EXTRA\_PARAMS='//TRANSLIT'}
}


\config{PHPMYADMIN\_BROWSE\_MIME}
{PHPMYADMIN\_BROWSE\_MIME}
{PHPMYADMINBROWSEMIME}
{

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_BROWSE\_MIME='yes'}
}


\config{PHPMYADMIN\_DEFAULT\_LANGUAGE}
{PHPMYADMIN\_DEFAULT\_LANGUAGE}
{PHPMYADMINDEFAULTLANGUAGE}
{
    Hier wird die Standardsprache eingestellt, die beim Start aktiv ist.
    Die Sprache kann jederzeit in der Weboberfl"ache ge"andert werden.

    G"ultige Werte: de ...

    Standardeinstellung: \texttt{PHPMYADMIN\_DEFAULT\_LANGUAGE='de'}
}


\config{PHPMYADMIN\_DISABLE\_SUHOSIN\_WARNING}
{PHPMYADMIN\_DISABLE\_SUHOSIN\_WARNING}
{PHPMYADMINDISABLESUHOSINWARNING}
{
    Wenn Suhosin erkannt wird, wird eine Warnung angezeigt.
    Diese Warnung kann durch 'yes' unterdr"uckt werden.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{PPHPMYADMIN\_DISABLE\_SUHOSIN\_WARNING='no'}
}


\end{description}


\marklabel{PHPMYADMINWEBACCESS}{}
\section{Einstellungen f"ur den Webzugriff - User handling for web access}

    Wenn \texttt{PHPMYADMIN\_ACCESS\_AUTH='yes'} gesetzt ist
    werden hier die \jump{MYADMINACCESSAUTH}{Benutzer} verwaltet.

    Angelegt, entfernt und mit einem Passwort berechtigt.
