%
% xtables-geoipupdate.tex
% Last Update: $Id$
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kapitel goipupdate-legacy %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\chapter{XTables GeoIPupdate - Geolite2-Datenbanken}
\marklabel{XTABLESGEOIPUPDATE}{}
\index{xtables-geoipupdate-legacy}

\section{Die Einleitung}

    \glqq{}XTables GeoIPupdate\grqq{} stellt die GeoLite2 Datenbanken
    im Format 'xtables-addons-3' bereit.

    Um die freien GeoLite2-Datenbanken kostenlos herunter laden
    zu k"onnen, ist eine Registrierung erforderlich. Weitere Details
    hierzu finden sich auf der Seite von
    \link{https://dev.maxmind.com/geoip/geoip2/geolite2/}{MaxMind}.

    Die Zugriffsdaten werden im Paket \jump{GEOIPUPDATE}{geoipupdate}
    verwaltet und m"ussen da eingetragen sein.


\section{Das Men"u im Setup-Programm}


    Das Men"u im Setup-Programm ist wie folgt aufgebaut:

    \mbox{}

    \begin{tabular}{llll}
    & 4. &  Service administration \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{1cm}llll}
    & x. &  GeoIP update service \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{2cm}ll}
    & 6. & GeoIP Modules \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{3cm}ll}
    & x. & XTables GeoIP databases services \\
    \end{tabular}
\eline
    \begin{tabular}{p{4cm}ll}
    & 1. & View documentation \\
    & 2. & Edit configuration \\
    & 3. & Advanced configuration file handling \\
    & 4. & Show schedule status \\
    & 5. & Update databases manually \\
    \end{tabular}

    \mbox{}


\section{"Anderung der Konfiguration}


    Die Konfiguration wird "uber den Men"upunkt \glqq{}Edit configuration\grqq{}
    ge"andert.


\section{Die Konfigurationsdatei}


    In der Konfigurationsdatei, die "uber das Men"u zug"anglich ist, sind
    folgende Parameter vorhanden; wer sie von Hand editieren will findet
    sie unter \\
    \texttt{/etc/config.d/xtables-geoipupdate}


\section{Die Parameter}


\begin{description}

\config{START\_XTABLES\_GEOIPUPDATE}
{START\_XTABLES\_GEOIPUPDATE}
{STARTXTABLESGEOIPUPDATE}
{
    Soll xtables-geoipupdate gestartet werden.

    G"ultige Werte: yes, no

    Standardeinstellung: \texttt{START\_XTABLES\_GEOIPUPDATE='no'}
}


\config{XTABLES\_GEOIPUPDATE\_SCHEDULE\_TIME}
{XTABLES\_GEOIPUPDATE\_SCHEDULE\_TIME}
{XTABLESGEOIPUPDATESCHEDULETIME}
{
    Hier wird eingestellt, zu welchen Zeiten die Datenbanken aktualisert
    werden sollen.

% ausgegliedert da dieser Teil von vielen benutzt werden kann
% und nicht immer neu erfunden werden muss
\input{systemd_time_definition}

    Standardeinstellung: \texttt{XTABLES\_GEOIPUPDATE\_SCHEDULE\_TIME='*-*-1 01:35:00'}
}


\end{description}
